Title: علامت گذاری کلمات

غلط های املایی متن زیر را مشخص کنید

Feedback (0 to 33%): بد
Feedback (34 to 66%): خوب
Feedback (67 to 100%): عالی
امیرکبیر یکی از بزرگ‌ترین اسلاح‌گران تاریخ ایران بود که در دوره قاجار به صدارت رسید. او با اجرای برنامه‌های گسترده در زمینه‌های آموزش، اقتصاد و سیاست، تلاش می‌کرد ایران را به سمت پیشرفت و تحول سوغ دهد. تأسیس دارالفنون از مهم‌ترین اقدامات او بود که در رشد علم و فرهنگ نقش چشمگیری داشت، اما در نهایت به دلیل دشمنی درباریان و بی‌اعتمادی شاه، به شکل غم‌انگیذی از صحنه قدرت کنار گذاشته شد.
A: اسلاح‌گران; سوغ; غم‌انگیذی